\hypertarget{struct__GstTensorSrcIIODeviceProperties}{}\doxysection{\+\_\+\+Gst\+Tensor\+Src\+I\+I\+O\+Device\+Properties Struct Reference}
\label{struct__GstTensorSrcIIODeviceProperties}\index{\_GstTensorSrcIIODeviceProperties@{\_GstTensorSrcIIODeviceProperties}}


Gst\+Tensor\+Src\+I\+IO devices\textquotesingle{}s properties (internal data structure)  




{\ttfamily \#include $<$gsttensor\+\_\+srciio.\+h$>$}

\doxysubsection*{Public Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
gchar $\ast$ \mbox{\hyperlink{struct__GstTensorSrcIIODeviceProperties_ac07a83ab2d5c359b8380bf181028067e}{name}}
\item 
gchar $\ast$ \mbox{\hyperlink{struct__GstTensorSrcIIODeviceProperties_a7ec4f66c07bad271d00205095fc3b44a}{base\+\_\+dir}}
\item 
gint \mbox{\hyperlink{struct__GstTensorSrcIIODeviceProperties_a64c48c90edf3731ff1bfe534cc84bd64}{id}}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}
Gst\+Tensor\+Src\+I\+IO devices\textquotesingle{}s properties (internal data structure) 

This data structure is used for both device/triggers, as triggers are also iio devices 

Definition at line 67 of file gsttensor\+\_\+srciio.\+h.



\doxysubsection{Member Data Documentation}
\mbox{\Hypertarget{struct__GstTensorSrcIIODeviceProperties_a7ec4f66c07bad271d00205095fc3b44a}\label{struct__GstTensorSrcIIODeviceProperties_a7ec4f66c07bad271d00205095fc3b44a}} 
\index{\_GstTensorSrcIIODeviceProperties@{\_GstTensorSrcIIODeviceProperties}!base\_dir@{base\_dir}}
\index{base\_dir@{base\_dir}!\_GstTensorSrcIIODeviceProperties@{\_GstTensorSrcIIODeviceProperties}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{base\_dir}{base\_dir}}
{\footnotesize\ttfamily gchar$\ast$ \+\_\+\+Gst\+Tensor\+Src\+I\+I\+O\+Device\+Properties\+::base\+\_\+dir}

The base directory for the device 

Definition at line 70 of file gsttensor\+\_\+srciio.\+h.

\mbox{\Hypertarget{struct__GstTensorSrcIIODeviceProperties_a64c48c90edf3731ff1bfe534cc84bd64}\label{struct__GstTensorSrcIIODeviceProperties_a64c48c90edf3731ff1bfe534cc84bd64}} 
\index{\_GstTensorSrcIIODeviceProperties@{\_GstTensorSrcIIODeviceProperties}!id@{id}}
\index{id@{id}!\_GstTensorSrcIIODeviceProperties@{\_GstTensorSrcIIODeviceProperties}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{id}{id}}
{\footnotesize\ttfamily gint \+\_\+\+Gst\+Tensor\+Src\+I\+I\+O\+Device\+Properties\+::id}

The id of the device 

Definition at line 71 of file gsttensor\+\_\+srciio.\+h.

\mbox{\Hypertarget{struct__GstTensorSrcIIODeviceProperties_ac07a83ab2d5c359b8380bf181028067e}\label{struct__GstTensorSrcIIODeviceProperties_ac07a83ab2d5c359b8380bf181028067e}} 
\index{\_GstTensorSrcIIODeviceProperties@{\_GstTensorSrcIIODeviceProperties}!name@{name}}
\index{name@{name}!\_GstTensorSrcIIODeviceProperties@{\_GstTensorSrcIIODeviceProperties}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{name}{name}}
{\footnotesize\ttfamily gchar$\ast$ \+\_\+\+Gst\+Tensor\+Src\+I\+I\+O\+Device\+Properties\+::name}

The name of the device 

Definition at line 69 of file gsttensor\+\_\+srciio.\+h.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
nnstreamer/elements/\mbox{\hyperlink{gsttensor__srciio_8h}{gsttensor\+\_\+srciio.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
